020406080WHPsleep

012345avgcumdosew3 in milliGrays scale for lower bffsl4 for mid-bffsl4 for high bffsl4 bffsl4=max(0,1-deaw1)*max(0,BSIposymp-15) for females in wave one

Effect of bffsl4 by Dose Interaction on Sleep