MiPTSD

× avgcumdosew1

Spline k=4.44

0.02.55.07.510.012.515.017.520.022.525.027.5 30

40

50

60

70

80

average cumulative dose of

137 CS in milligrays

Mississippi PTSD scale score in wave three for male respondents